\section{Turnierablauf}

\subsection{Vorbereitung}

\begin{frame}{Vorbereitungen vor dem Turnier}
\end{frame}

\begin{frame}{Spielen mit den Digis}
\end{frame}

\subsection{Turnierablauf am PC}

\begin{frame}{Retro: Ablauf eines Turniers}
\end{frame}

\begin{frame}{Anpassungen im TopTurnier bei Nutzung von Digis}
\end{frame}

\begin{frame}{Turniereinstellungen}
\end{frame}

\begin{frame}{Drucken}
\end{frame}

\subsection{Werten mit Digis}

\begin{frame}{Schulungsmodus}
\end{frame}

\begin{frame}{Kreuz-Wertungen}
\end{frame}

\begin{frame}{Final-Wertungen}
\end{frame}

\subsection{Probleme und Lösungen}

\begin{frame}{Probleme mit den Handys}
Display umschalten, Neustarten, Statusdisplay
\end{frame}

\begin{frame}{Netzwerkprobleme}
\end{frame}

\begin{frame}{Probleme/Änderungen im Turnierablauf}
\end{frame}

\begin{frame}{Probleme vermeiden und frühzeitig erkennen}
Akku, Reichweise, Toilette, schlechte Verbindung/Cold spots, Problemgeräte
\end{frame}

\begin{frame}{Die wichtigen Punkte bei Problemen}
\end{frame}
